Disponibile SampleManager 12

Rilasciata la nuova versione 12 di SampleManager, il LIMS di Thermo Scientific distribuito ed implementato da LabSystems che copre tutte le esigenze del laboratorio per aumentare la produzione.

SampleManager si rinnova:

un LIMS estremamente facile da usare sia con il client web nativo che con l’app mobile per tablet;

L’ELN procedurale (LES) guida passo per passo gli utenti nell’esecuzione dei processi;

La possibilità di costruire workflow personalizzati permette di mappare perfettamente i processi del laboratorio, automatizzando le decisioni e riducendo l’intervento dell’utente.

Nuove features:

Analytical data management facile da comprendere (SDMS);

Esecuzione delle procedure (LES);

Integrazione strumentale e dei sistemi leader del mercato;

Capacità di gestione del laboratorio senza precedenti.

SampleManager è una soluzione globale, adatta a laboratori di diverso genere (produzione, ricerca e sviluppo, controllo qualità) in grado di coprire ogni esigenza.